; Memwatch.def : Module definition file for the Memwatch application.
;
NAME Memwatch
DESCRIPTION  'Memwatch Application'

EXETYPE WINDOWS
STUB   'WINSTUB.EXE'

CODE PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     1024

